/*
 * 药品信息表
 * 遵循项目数据库表设计规范：
 * 1. 使用't_'前缀命名
 * 2. 主键为BIGINT类型
 * 3. 包含create_user、create_time、update_user、update_time、version、remark等标准审计字段
 * 4. 字符集为utf8mb4，排序规则为utf8mb4_unicode_ci，引擎为InnoDB
 * 5. create_time字段应设置DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
 * 6. update_time字段应设置DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
 */

CREATE TABLE `t_medicine` (
  `id` bigint(20) NOT NULL COMMENT '主键ID',
  `name` varchar(100) NOT NULL COMMENT '药品名称',
  `pinyin_first_letters` varchar(50) NOT NULL COMMENT '拼音首字母，用于快速搜索',
  `barcode` varchar(50) DEFAULT NULL COMMENT '条形码',
  `version` int(11) DEFAULT '0' COMMENT '版本号（乐观锁）',
  `create_user` bigint(20) DEFAULT NULL COMMENT '创建者ID',
  `create_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
  `update_user` bigint(20) DEFAULT NULL COMMENT '更新者ID',
  `update_time` datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
  `remark` varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL COMMENT '备注',
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_name` (`name`),
  KEY `idx_pinyin_first_letters` (`pinyin_first_letters`),
  KEY `idx_barcode` (`barcode`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='药品信息表';